UNIVERSITÄT LEIPZIG

Institut für Informatik

Aufgaben Technische Informatik II

2. Semester / Sommersemester 1999

Abt. Technische Informatik Gerätebeauftragter Dr. Hans-Joachim Lieske

Tel. [49] - 0341 - 97 32213 lieske@informatik.uni-leipzig.de

� Aufgabe 2.4.1. - Verhalten logischer Schaltungen

Gegeben sind folgende Karnaugh-Veitch-Diagramme Bestimmen Sie

1. die kanonisch disjunktive Normalform 2. die kanonisch konjunktive Normalform 3. das Zeitverhalten 4. Die Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform.

Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel). 5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

6. Die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 0 0 1 0 B X^1 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 1 1 1 0 B X^1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 1 0 0 0 B X_1

0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 C- X_2

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 0 1 1 0 B X_1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 C- X_2

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 4

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 0 0 1 0 B X^1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 0 0 1 0 B X^1 0 1 1 0 0 1

1 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0

0 0 1 1

C- X^2

Hilfsmaterial:

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 1 54 0 B X_1

0 2 3 7 6 1 1 10 11 15 14 1 1 8 9 13 12 0 0 0 1 1

C- X_2

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 6

Normalformen

Eingangsvariablen

S^3 S^2 S^1 S^0 (D,C,B,A) Minterme Maxterme

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

Beispiele: A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 1 54 0 B X_1

0 2 3 7 6 1 1 10 11 15 14 1 1 8 9 13 12 0 0 0 1 1

C- X_2

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 8

Präfixe zur Kennzeichnung des Vielfachen von gesetzlichen Einheiten (dezimal)

------------------------------------------------------------------------------

Zeichen Faktor Bezeichnung

------------------------------------------------------------------------------

Y 10_{24} Yotta

Z 10_{21} Zetta

E 10_{18} Exa

P 10_{15} Peta

T 10_{12} Tera

G 10_9 Giga

M 10_6 Mega k 10_3 Kilo

------------------------------------------------------------------------------ m 10_{-3} Milli μ 10_{-6} Mikro n 10_{-9} Nano p 10_{-12} Pico f 10_{-15} Femto a 10_{-18} Atto z 10_{-21} Zepto y 10_{-24} Yocto

============================================== h 10_2 Hekto da 10_1 Deka

------------------------------------------------------------------------------ d 10_{-1} Dezi c 10_{-2} Zenti

Tabelle 3

Bemerkung:

Berechnen Sie die Spannungen, Ströme sowiealle anderen zu berechnenden Größen auf insgesamt 4 Stellen genau!

Bei den abgelesenen Werten bei den Kennlinien reichen 3 Stellen. Verwenden Sie dabei die Präfixe!

Die Nichtbeachtung der Präfixe sowie der Rechengenauigkeit wird mit Punktabzug geahndet!

Beispiele: 2,345mA; 23,45μA; 234,5nA; 234,5nV; 23,45μV; 234,5V usw.

Anbei eine Ü bersicht der Präfixe:

Für unsere Berechnungen sind Präfixe mit einem Abstand von 10_3 wichtig.

A - X 01 1 0

D X

0 1 0 0 1 0 B X 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

C- X

0,4,8,11,12,15

Normalformen

Eingangsvariablen

S^3 S^2 S^1 S^0 (D,C,B,A) Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 ¬A v ¬B v ¬C v ¬D

1 0 0 0 1 ¬A w B w C w D

2 0 0 1 0 A w ¬B w C w D

3 0 0 1 1 ¬A w ¬B w C w D

4 0 1 0 0 ¬A v ¬B v C v ¬D

5 0 1 0 1 ¬A wB w ¬C w D

6 0 1 1 0 A w ¬B w ¬C w D

7 0 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w D

8 1 0 0 0 ¬A v ¬B v ¬C v D

9 1 0 0 1 ¬A w B w C w ¬D

10 1 0 1 0 A w ¬B w C w ¬D

11 1 0 1 1 A v B v ¬C v D

12 1 1 0 0 ¬A v ¬B v C v D

13 1 1 0 1 ¬A w B w ¬C w ¬D

14 1 1 1 0 A w ¬B w ¬C w ¬D

15 1 1 1 1 A v B v C v D

2.4.1.1.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = ¬A v ¬B v ¬C v ¬D w ¬A v ¬B v C v ¬D w ¬A v ¬B v ¬C v D

w A v B v ¬C v D w ¬A v ¬B v C v D w A v B v C v D

2.4.1.1.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (¬A w B w C w D) v (A w ¬B w C w D) v (¬A w ¬B w C w D)

v (¬A w ¬B w C w D) v (A w ¬B w ¬C w D) v (¬A w ¬B w ¬C w D) v (¬A w B w C w ¬D) v (A w ¬B w C w ¬D) v (¬A w B w ¬C w ¬D) v (A w ¬B w ¬C w ¬D)

2.4.1.1.3. Bestimmen Sie das Zeitverhalten

2.4.1.1.4. Bestimmen Sie d ie Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 13

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 14

2.4.1.1.5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 0 0 1 0 B X^1 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

0,4,8,11,12,15

Q = ¬A v ¬B w A v B v D

2.4.1.1.6. Bestimmen Sie die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 16

Lösung: Aufgabe 2.4.1.2.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 1 1 1 0 B X^1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

0,1,4,5,12,14

Normalformen

Eingangsvariablen S_3 S_2 S_1 S_0 (D,C,B,A)

Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 ¬A v ¬B v ¬C v ¬D 1 0 0 0 1 A v ¬B v ¬C v ¬D 2 0 0 1 0 A w ¬B w C w D 3 0 0 1 1 ¬A w ¬B w C w D 4 0 1 0 0 ¬A v ¬B v C v ¬D 5 0 1 0 1 A v ¬B v C v ¬D 6 0 1 1 0 A w ¬B w ¬C w D 7 0 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w D 8 1 0 0 0 A w B w C w ¬D 9 1 0 0 1 ¬A w B w C w ¬D 10 1 0 1 0 A w ¬B w C w ¬D 11 1 0 1 1 ¬A w ¬B w C w ¬D 12 1 1 0 0 ¬A v ¬B v C v D 13 1 1 0 1 ¬A w B w ¬C w ¬D 14 1 1 1 0 ¬A v B v C v D 15 1 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w ¬D

2.4.1.2.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = ¬A v ¬B v ¬C v ¬D w A v ¬B v ¬C v ¬D w ¬A v ¬B v C v ¬D A v ¬B v C v ¬D w ¬A v ¬B v C v D w w ¬A v B v C v D

2.4.1.2.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (A w ¬B w C w D) v (¬A w ¬B w C w D) v (A w ¬B w ¬C w D)

v (¬A w ¬B w ¬C w D) v (A w B w C w ¬D) v (¬A w B w C w ¬D) v (A w ¬B w C w ¬D) v (¬A w ¬B w C w ¬D) v (¬A w B w ¬C w ¬D) v (¬A w ¬B w ¬C w ¬D)

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 18

2.4.1.2.3. Bestimmen Sie das Zeitverhalten

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 20

2.4.1.2.5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 1 1 1 1 0 B X_1

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

C- X_2

0,1,4,5,12,14

Q = ¬B v ¬D w ¬A v C v D

2.4.1.2.6. Bestimmen Sie die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Lösung: Aufgabe 2.4.1.3.

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 1 0 0 0 B X_1

0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 C- X_2

1, 2, 3, 9, 11, 12, 13

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 24

Normalformen

Eingangsvariablen

S^3 S^2 S^1 S^0 (D,C,B,A) Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 A w B w C w D

1 0 0 0 1 A v ¬B v ¬C v ¬D

2 0 0 1 0 ¬A v B v ¬C v ¬D 3 0 0 1 1 A v B v ¬C v ¬D

4 0 1 0 0 A w B w ¬C w D

5 0 1 0 1 ¬A w B w ¬C w D

6 0 1 1 0 A w ¬B w ¬C w D

7 0 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w D

8 1 0 0 0 A w B w C w ¬D

9 1 0 0 1 A v ¬B v ¬C v D

10 1 0 1 0 A w ¬B w C w ¬D

11 1 0 1 1 A v B v ¬C v D

12 1 1 0 0 ¬A v ¬B v C v D

13 1 1 0 1 A v ¬B v C v D

14 1 1 1 0 A w ¬B w ¬C w ¬D

15 1 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w ¬D

2.4.1.3.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = A v ¬B v ¬C v ¬D w ¬A v B v ¬C v ¬D w A v B v ¬C v ¬D

w A v ¬B v ¬C v D w A v B v ¬C v D w ¬A v ¬B v C v D w A v ¬B v C v D

2.4.1.3.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (A w B w C w D) v (A w B w ¬C w D) v (¬A w B w ¬C w D)

v (A w ¬B w ¬C w D) v (¬A w ¬B w ¬C w D) v (A w B w C w ¬D) v (A w ¬B w C w ¬D) v (A w ¬B w ¬C w ¬D) v (¬A w ¬B w ¬C w ¬D)

2.4.1.3.3. Bestimmen Sie das Zeitverhalten

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 26

2.4.1.3.4. Bestimmen Sie d ie Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 27

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 28

2.4.1.3.5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 0 1 0 0 0 B X^1 0 1 1 0 0 1

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1 0

0 0 1 1

C- X^2

1, 2, 3, 9, 11, 12, 13

Q = A v ¬C w B v ¬C v ¬D w ¬B v C v D

Lösung: Aufgabe 2.4.1.4.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 0 0 1 1 0 B X^1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

0 0 1 1

C- X^2

4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15

Normalformen

Eingangsvariablen S_3 S_2 S_1 S_0 (D,C,B,A)

Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 A w B w C w D 1 0 0 0 1 ¬A w B w C w D 2 0 0 1 0 A w ¬B w C w D 3 0 0 1 1 ¬A w ¬B w C w D 4 0 1 0 0 ¬A v ¬B v C v ¬D 5 0 1 0 1 A v ¬B v C v ¬D 6 0 1 1 0 ¬A v B v C v ¬D 7 0 1 1 1 A v B v C v ¬D 8 1 0 0 0 A w B w C w ¬D 9 1 0 0 1 ¬A w B w C w ¬D 10 1 0 1 0 ¬A v B v ¬C v D 11 1 0 1 1 A v B v ¬C v D 12 1 1 0 0 A w B w ¬C w ¬D 13 1 1 0 1 ¬A w B w ¬C w ¬D 14 1 1 1 0 ¬A v B v C v D 15 1 1 1 1 A v B v C v D

2.4.1.4.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = ¬A v ¬B v C v ¬D w A v ¬B v C v ¬D w ¬A v B v C v ¬D

w A v B v C v ¬D w ¬A v B v ¬C v D w A v B v ¬C v D w ¬A v B v C v D w A v B v C v D

2.4.1.4.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (A w B w C w D) v (¬A w B w C w D) v (A w ¬B w C w D)

v (¬A w ¬B w C w D) v (A w B w C w ¬D) v (¬A w B w C w ¬D) v (A w B w ¬C w ¬D) v (¬A w B w ¬C w ¬D)

2.4.1.4.3. Bestimmen Sie das Zeitverhalten

2.4.1.4.4. Bestimmen Sie d ie Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 34

2.4.1.4.5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 0 0 1 1 0 B X_1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 1

C- X_2

4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15

Q = C v ¬D w B v D

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 36

2.4.1.4.6. Bestimmen Sie die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Lösung: Aufgabe 2.4.1.5.

A - X_0 0 1 1 0

D X_3

0 1 0 0 1 0 B X_1

0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

C- X_2

0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 38

Normalformen

Eingangsvariablen

S^3 S^2 S^1 S^0 (D,C,B,A) Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 ¬A v ¬B v ¬C v ¬D

1 0 0 0 1 ¬A w B w C w D

2 0 0 1 0 A w ¬B w C w D

3 0 0 1 1 A v B v ¬C v ¬D

4 0 1 0 0 ¬A v ¬B v C v ¬D

5 0 1 0 1 ¬A w B w ¬C w D

6 0 1 1 0 A w ¬B w ¬C w D

7 0 1 1 1 A v B v C v ¬D

8 1 0 0 0 ¬A v ¬B v ¬C v D

9 1 0 0 1 ¬A w B w C w ¬D

10 1 0 1 0 A w ¬B w C w ¬D

11 1 0 1 1 A v B v ¬C v D

12 1 1 0 0 ¬A v ¬B v C v D

13 1 1 0 1 ¬A w B w ¬C w ¬D

14 1 1 1 0 A w ¬B w ¬C w ¬D

15 1 1 1 1 A v B v C v D

2.4.1.5.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = ¬A v ¬B v ¬C v ¬D w A v B v ¬C v ¬D w ¬A v ¬B v C v ¬D

w A v B v C v ¬D w ¬A v ¬B v ¬C v D w ¬A v ¬B v C v D w ¬A v ¬B v C v D w A v B v C v D

2.4.1.5.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (¬A w B w C w D) v (A w ¬B w C w D) v (¬A w B w ¬C w D)

v (A w ¬B w ¬C w D) v (¬A w B w C w ¬D) v (A w ¬B w C w ¬D) v (¬A w B w ¬C w ¬D) v (A w ¬B w ¬C w ¬D)

2.4.1.5.4. Bestimmen Sie d ie Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 41

2.4.1.5.5. Vereinfachen Sie die logischen Gleichungen mit Hilfe des Karnaugh-Veitch-Diagramms bezüglich der kanonisch disjunktiven Normalform. Verwenden Sie beim Karnaugh-Veitch-Diagramm immer die größtmöglichen Blöcke.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 1 0 0 1 0 B X^1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1

C- X^2

0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15

Q = ¬A v ¬B w A v B

2.4.1.5.6. Bestimmen Sie die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 44

Lösung: Aufgabe 2.4.1.6.

A - X^0

0 1 1 0

D X^3

0 0 0 0 1 0 B X^1 0 1 1 0 0 1

1 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0

0 0 1 1

C- X^2

2,3,4,9,10,11,13

Normalformen

Eingangsvariablen S_3 S_2 S_1 S_0 (D,C,B,A)

Minterme Maxterme

0 0 0 0 0 A w B w C w D 1 0 0 0 1 ¬A w B w C w D 2 0 0 1 0 ¬A v B v ¬C v ¬D 3 0 0 1 1 A v B v ¬C v ¬D 4 0 1 0 0 ¬A v ¬B v C v ¬D 5 0 1 0 1 ¬A w B w ¬C w D 6 0 1 1 0 A w ¬B w ¬C w D 7 0 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w D 8 1 0 0 0 A w B w C w ¬D 9 1 0 0 1 A v ¬B v ¬C v D 10 1 0 1 0 ¬A v B v ¬C v D 11 1 0 1 1 A v B v ¬C v D 12 1 1 0 0 A w B w ¬C w ¬D 13 1 1 0 1 A v ¬B v C v D 14 1 1 1 0 A w ¬B w ¬C w ¬D 15 1 1 1 1 ¬A w ¬B w ¬C w ¬D

2.4.1.6.1. Bestimmen Sie die kanonisch disjunktive Normalform

Q = ¬A v B v ¬C v ¬D w A v B v ¬C v ¬D w ¬A v ¬B v C v ¬D

w A v ¬B v ¬C v D w ¬A v B v ¬C v D w A v B v ¬C v D w A v ¬B v C v D

2.4.1.6.2. Bestimmen Sie die kanonisch konjunktive Normalform

Q = (A w B w C w D) v (¬A w B w C w D) v (¬A w B w ¬C w D)

v (A w ¬B w ¬C w D) v (¬A w ¬B w ¬C w D) v (A w B w C w ¬D) v (A w B w ¬C w ¬D) v (A w ¬B w ¬C w ¬D) v (¬A w ¬B w ¬C w ¬D)

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 46

2.4.1.6.3. Bestimmen Sie das Zeitverhalten

2.4.1.6.4. Bestimmen Sie d ie Schaltung entsprechend der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).

Dr. H-J Lieske/Uni. Leipzig/1999/Version 1 Datei: S-e04S99.WPD -9. Jun 99 - Seite 48

A - X 0 1 1 0

D X

0 0 0 0 1 0 B X 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1

C- X

2,3,4,9,10,11,13

2.4.1.6.6. Bestimmen Sie die Schaltung nach der vereinfachten Form. Für die Eingangsvariablen sind Leitungen für die normale- und invertierte Größe erlaubt (siehe Beispiel).